太原晋祠圣母殿修缮工程报告
edition published: 2024-06-06-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

泽俊 柴, Zejun Chai, 太原晋祠圣母殿修缮工程报告, 太原晋祠聖母殿修繕工程報告, Taiyuan jin ci sheng mu dian xiu shan gong cheng bao gao, Tai yuan jinci shengmudian xiushan gongcheng baogao, https://architecturasinica.org/bibl/6MPUAYKR, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/6MPUAYKR, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/6MPUAYKR, 北京, 文物出版社, 2000, 本书主要介绍了太原晋祠圣母殿创建年代及历史沿革、地基勘察研究、倾侧沉陷测试、构件残损研究，太原晋祠圣母殿修缮加固方案、修缮工程设计书等内容。

柴泽俊. 太原晋祠圣母殿修缮工程报告. 北京: 文物出版社, 2000. http://www.worldcat.org/oclc/45706380.

[...]

柴泽俊, 太原晋祠圣母殿修缮工程报告 (北京: 文物出版社, 2000), http://www.worldcat.org/oclc/45706380.