试析“替木式短栱”
edition published: 2024-06-16-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

彭明浩, Minghao Peng, 试析“替木式短栱”, 试析“替木式短栱”, Shi xi "ti mu shi duan gong", https://architecturasinica.org/bibl/K7958QVG, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/K7958QVG, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/K7958QVG, 中国建筑史论汇刊, 中國建築史論彙刊, Zhongguo jian zhu shi lun hui kan, Zhongguo jianzhu shilun huikan, 2014, 79-93, "替木式短栱"是栌斗上用替木承栱的特殊做法,营造学社时期梁思成、刘敦桢等先生已有关注。本文在先生们研究的基础上,尽可能全面地搜集相关材料,梳理这种做法在不同时期的分布和形式演变,从其最早的形式出发,推断其源于低等建筑中"单斗只替"做法,并从结构功能角度,指出这种做法中替木作为棋使用的趋势,反映了替木衍化为栱这一历史过程。

彭明浩. “试析‘替木式短栱.’” 中国建筑史论汇刊, no. 1 (2014): 79–93. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44wp2hFvIb_znleNvEqg4RtCv9vPRf2sA-CL5uDETJehkewN6YbTLHTb8tLTmTabhJJP0oBM22iOBX8bZeVCTXu&uniplatform=NZKPT.

[...]

彭明浩, 试析‘替木式短栱,’ 中国建筑史论汇刊, no. 1 (2014): 79–93, https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44wp2hFvIb_znleNvEqg4RtCv9vPRf2sA-CL5uDETJehkewN6YbTLHTb8tLTmTabhJJP0oBM22iOBX8bZeVCTXu&uniplatform=NZKPT.